DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 11–250 MPP-2011-153 arXiv:1112.4488 December 2011

Combining High-Scale Inflation with Low-Energy SUSY

S. Antusch

Department of Physics, University of Basel, Switzerland and Max-Planck-Institut für Physik (Werner-Heisenberg-Institut), München

K. Dutta

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

S. Halter

Max-Planck-Institut für Physik (Werner-Heisenberg-Institut), München

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG