DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 11–251 CERN-PH-TH/2011-318 Edinburgh 2011/40 HU-EP-11/63 LPT Orsay/11-127 MKPH-T-11-26 MS-TP-11-25 SFB/CPP-11-81 arXiv:1112.6175 December 2011

M_b and f_B from Non-Perturbatively Renormalized HQET with Nf = 2 Light Quarks

ALPHA Collaboration

ISSN 0418-9833

PLATANENALLEE 6 - 15738 ZEUTHEN