DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 11–253 arXiv:1202.0730 February 2012

New Results for Algebraic Tensor Reduction of Feynman Integrals

J. Fleischer

Fakultät für Physik, Universität Bielefeld

T. Riemann

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Zeuthen

V. Yundin

Niels Bohr International Academy and Discovery Center, Niels Bohr Institute, University of Copenhagen, Denmark

ISSN 0418-9833

PLATANENALLEE 6 - 15738 ZEUTHEN