DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 11–255 LU-TP-11-48 MCnet-11-27 arXiv:1201.0260 December 2011

Subleading N_c Improved Parton Showers

S. Plätzer

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

M. Sjödahl

Dept. of Astronomy and Theoretical Physics, University of Lund, Sweden

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG