DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 11–258 WUB/11-28 arXiv:1201.0968 January 2012

Theoretical Improvements for Luminosity Monitoring at Low Energies

J. Gluza, M. Gunia

Institute of Physics, University of Silesia, Katowice, Poland

T. Riemann

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Zeuthen

M. Worek

Fachbereich C Physik, Bergische Universität Wuppertal

ISSN 0418-9833

PLATANENALLEE 6 - 15738 ZEUTHEN