DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 11–259 POL2000-2011-002 arXiv:1201.2894 January 2012

Polarisation at HERA – Reanalysis of the HERA II Polarimeter Data –

B. Sobloher, T. Behnke, J. Olsson, D. Pitzl, S. Schmitt, J. Tomaszewska

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

R. Fabbri

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg and Forschungszentrum Jülich FZJ, Jülich

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG