DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 12–006 QMUL-PH-11-21 January 2012

Super-Higgs in Superspace

M. McGarrie

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

G. Tallarita

Queen Mary University of London, Centre for Research in String Theory, School of Physics and Astronomy, London, UK

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG