DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 12–031 DO-TH-12/07 SFB/CPP-12-20 LPN 12-047 arXiv:1205.4991 May 2012

Why Precision?

J. Blümlein

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Zeuthen

ISSN 0418-9833

PLATANENALLEE 6 - 15738 ZEUTHEN