DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 12–036 arXiv:1202.6570 February 2012

Cold Dark Matter from the Hidden Sector

P. Arias

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg and Facultad de Física, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG