DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 12–037 HU-EP-12/08 arXiv:1203.0806 April 2012

Implications of Low and High Energy Measurements on SUSY Models

F. Jegerlehner

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Zeuthen and Institut für Physik, Humboldt-Universität, Berlin

ISSN 0418-9833

PLATANENALLEE 6 - 15738 ZEUTHEN