DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 12-048 arXiv:1203.5677 May 2012

Elliptic Hypergeometric Integrals and ’t Hooft Anomaly Matching Conditions

V. P. Spiridonov

Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Moscow, Russia

G. S. Vartanov

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG