DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 12-064 LPSC12121 arXiv:1204.5977 May 2012

Anatomy of Maximal Stop Mixing in the MSSM

F. Brümmer

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

S. Kraml, S. Kulkarni

Laboratoire de Physique Subatomique et de Cosmologie, UJF Grenoble 1, CNRS/IN2P3, INPG, Grenoble, France

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG