DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 12–070 arXiv:1205.2503 May 2012

Harmonic Lasing in X-Ray FELs

E. A. Schneidmiller, M. V. Yurkov

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG