DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 12–074 arXiv:1205.2893 May 2012

Higgs Boson Mass and New Physics

F. Bezrukov

Physics Department, University of Connecticut, Storrs, USA and RIKEN-BNL Research Center, Brookhaven National Laboratory, Upton, USA

M. Yu. Kalmykov, B. A. Kniehl

II. Institut für Theoretische Physik, Universität Hamburg

M. Shaposhnikov

Institut de Théorie des Phénomènes Physiques, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Switzerland

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG