DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 12–075 arXiv:1206.0180 June 2012

Subleading-N_c Improved parton Showers

S. Plätzer

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

M. Sjödahl

Lund University, Lund, Sweden

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG