DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 12–084 TUM-HEP 840/12 FTPI-MINN-12/18 UMN-TH-3104/12 arXiv:1205.6783 May 2012

Constraints on Hadronically Decaying Dark Matter

M. Garny

Physik-Department T30d, Technische Universität München, Garching and Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

A. Ibarra

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

D. Tran

Physik-Department T30d, Technische Universität München, Garching and School of Physics and Astronomy, University of Minnesota, Minneapolis, USA

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG