DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 12–094 ADP-12-26/T793 Edinburgh 2012/07 Liverpool LTH 946 arXiv:1206.3156 June 2012

Isospin Breaking in Octet Baryon Mass Splittings

QCDSF-UKQCD Collaboration

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG