DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 12–103 SI-HEP-2012-11 arXiv:1206.3700 June 2012

QCD in the Color-Flow Representation

W. Kilian

Department Physik, Universität Siegen

T. Ohl

Institut für Theoretische Physik und Astrophysik, Universität Würzburg

J. Reuter

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

C. Speckner

Physikalisches Institut, Universität Freiburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 82 - 22607 Hamburg