DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 12–110 arXiv:1206.5134 June 2012

On Semiclassical Analysis of Pure Spinor Superstring in an AdS_5 × S^5 Background

Yu. Aisaka

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg and Instituto de Física Teórica, São Paulo State University, Brazil

L. Ibiapina Bevilaqua

Esola de Ciências e Tecnologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brazil

B. C. Vallilo

Departamento de Ciencias Físicas, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Andres Bello, Santiago, Chile

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG