DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 12–112 arXiv:1206.7056 June 2012

Decaying vs Annihilating Dark Matter in Light of a Tentative Gamma-Ray Line

W. Buchmüller, M. Garny

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG