DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 12–115 KCL-PH-TH/2012-26 LCTS/2012-13 CERN-PH-TH/2012-164 DCPT/12/82 IPPP/12/41 FTPI-MINN-12/20 UMN-TH-3106/12 arXiv:1207.7315 August 2012

The CMSSM and NUHM1 in Light of 7 TeV LHC, B_s → μ^+μ^− and XENON100 Data

O. Buchmueller et al.

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG