DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 12–117 arXiv:1206.6639 June 2012

Characterising WIMPs at a Future e^+e^− Linear Collider

C. Bartels

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg and Institut für Experimentalphysik, Universität Hamburg

M. Berggren, J. List

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG