DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 12–129 arXiv:1205.6201 July 2012

TUnfold, an Algorithm for Correcting Migration Effects in High Energy Physics

S. Schmitt

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG