DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 12–137 HU-EP-12/24 JLAB-THY-12-1606 SFB/CPP-12-55 arXiv:1208.4661 August 2012

A Quenched Study of the Schrödinger Functional with Chirally Rotated Boundary Conditions: Applications

J. González López

Institut für Physik, Humboldt-Universität, Berlin and Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Zeuthen

K. Jansen

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Zeuthen

D. B. Renner

Jefferson Lab, Newport News, USA

A. Shindler

Institut für Physik, Humboldt-Universität, Berlin

ISSN 0418-9833

PLATANENALLEE 6 - 15738 ZEUTHEN