DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 12–139 LPN12-086 SFB/CPP-12-53 arXiv:1208.1444 August 2012

ABM11 Parton Distributions and Benchmarks

S. Alekhin

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Zeuthen and Institute for High Energy Physics, Protvino, Moscow Region, Russia

J. Blümlein, S.-O. Moch

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Zeuthen

ISSN 0418-9833

PLATANENALLEE 6 - 15738 ZEUTHEN