DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 12–143 arXiv:1208.2122 August 2012

A Study of Beam Position Diagnostics with Beam-Excited Dipole Higher Order Modes Using a Downconverter Test Electronics in Third Harmonic 3.9 GHz Superconducting Accelerating Cavities at FLASH

P. Zhang

University of Manchester, UK and Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

N. Baboi, B. Lorbeer, T. Wamsat

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

N. Eddy, B. Fellenz, M. Wendt

Fermi National Accelerator Laboratory, Batavia, USA

R. M. Jones

University of Manchester, UK and The Cockcroft Institute, Daresbury, UK

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG