DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 12–152 SFB/CPP-12-67 CERN-PH-TH/2012-267 arXiv:1210.3478 October 2012

B → π Form Factor with 2 Flavours of O(a) Improved Wilson Quarks

F. Bahr, F. Bernardoni, A. Ramos, H. Simma, R. Sommer

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Zeuthen

J. Bulava

CERN, Geneva, Switzerland

ISSN 0418-9833

PLATANENALLEE 6 - 15738 ZEUTHEN