DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 12–155 UWThPh-2012-19 IFIC/12-62 arXiv:1209.0450 September 2012

Renormalization Group Improved Bottom Mass from Υ Sum Rules at NNLL Order

A. H. Hoang, M. Stahlhofen

Fakultät für Physik, Universität Wien, Austria

P. Ruiz-Femenía

Fakultät für Physik, Universität Wien, Austria and IFIC, Universitat de Valènica - CSIC, Valencia, Spain

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG