DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 12–163 Cavendish-HEP-12/15 IPMU12-0185 KEK-TH 1580 arXiv:1210.1938 October 2012

Reconstruction of Higgs Bosons in the di-tau Channel via 3-Prong Decay

B. Gripaios, B. Webber

Cavendish Laboratory, University of Cambridge, UK

K. Nagao

KEK Theory Center, Tsukuba, Japan

M. Nojiri

KEK Theory Center, Tsukuba, Japan and The Graduate University for Advanced Studies (Sokendai) IPNS, KEK, Tsukuba, Japan and Kavli Institute of the Physics and Mathematics of the Universe (Kavli IPMU) Chiba, Japan

K. Sakurai

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG