DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 12–174 TUM-HEP 866/12 arXiv:1211.4573 November 2012

On the Spin-Dependent Sensitivity of XENON100

M. Garny

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

A. Ibarra, M. Pato, S. Vogl

Physik-Department T30d, Technische Universität München, Garching

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG