DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 12–190 LPNHE/2012-01 HU-EP/12-40 arXiv:1210.7184 November 2012

An Update of the HLS Estimate of the Muon g − 2

M. Benayoun, P. David, L. DelBuono

LPNHE des Universités Paris VI et Paris VII, IN2P3/CNRS, Paris, France

F. Jegerlehner

Institut für Physik, Humboldt-Universität, Berlin and Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Zeuthen

ISSN 0418-9833

PLATANENALLEE 6 - 15738 ZEUTHEN