DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 12–197 TIT/HEP-623 UTHEP-652 arXiv:1211.6225 November 2012

Null-Polygonal Minimal Surfaces in AdS_4 from Perturbed W Minimal Models

Y. Hatsuda

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

K. Ito

Department of Physics, Tokyo Institute of Technology, Tokyo, Japan

Y. Satoh

Instiute of Physics, University of Tsukuba, Ibaraki, Japan

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG