DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 12–204 arXiv:1211.2552 November 2012

Twisting Wire Scanner

V. Gharibyan, A. Delfs, I. Krouptchenkov, D. Noelle, H. Tiessen, M. Werner, K. Wittenburg

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG