DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 12–206 PoS(Lattice 2012)135 ADP-12-46/T813 Edinburgh 2012/22 Liverpool LTH 965 arXiv:1212.5507 December 2012

Octet Baryon Mass Splittings from Up-Down Quark Mass Differences

QCDSF-UKQCD Collaboration

ISSN 0418-9833

PLATANENALLEE 6 - 15738 ZEUTHEN