DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 12–212 arXiv:1211.4382 November 2012

A Novel Self-Supporting GEM-Based Amplification Structure for a Time Projection Chamber at the ILC

T. Behnke, R. Diener, C. Rosemann, L. Steder

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG