DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 12–223 arXiv:1211.6393 December 2012

Lattice Hamiltonian Approach to the Massless Schwinger Model: Precise Extraction of the Mass Gap

K. Cichy

John von Neumann-Institut für Computing NIC/DESY, Zeuthen and Adam Mickiewicz University, Faculty of Physics, Poznan, Poland

A. Kujawa-Cichy

Adam Mickiewicz University, Faculty of Physics, Poznan, Poland

M. Szyniszewski

Adam Mickiewicz University, Faculty of Physics, Poznan, Poland and NOWNano DTC, University of Manchester, UK

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG