DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 12–225 DO-TH 12/37 arXiv:1212.3280 December 2012

Light-Cone Distribution Amplitudes of the Ground State Bottom Baryons in HQET

A. Ali, W. Wang

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

C. Hambrock

Technische Universität Dortmund

A. Ya. Parkhomenko

P. G. Demidov Yaroslavl State University, Russia

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG