DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 12–227 MPP-2012-158 arXiv:1212.2970 December 2012

Searching for WISPy Cold Dark Matter with a Dish Antenna

D. Horns

Institut für Experimentalphysik, Universität Hamburg

J. Jaeckel

Institut für Theoretische Physik, Universität Heidelberg and Institute for Particle Physics Phenomenology, University of Durham, UK

A. Lindner, A. Ringwald

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

A. Lobanov

Max-Planck-Institut für Radioastronomie, Bonn

J. Redondo

Arnold Sommerfeld Center, Ludwig-Maximilians-Universität, München and Max-Planck-Institut für Physik, München

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG