DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 12–228 HU-EP-12/50 HU-Mathematik:14-2012 ZMP-HH/12-26 AEI-2012-198 arXiv:1212.0850 December 2012

Harmonic R-Matrices for Scattering Amplitudes and Spectral Regularization

L. Ferro, J. Plefka

Institut für Physik, Humboldt-Universität, Berlin

T. Łukowski

Institut für Mathematik und Institut für Physik, Humboldt-Universität, Berlin and IRIS Adlershof, Humboldt-Universität, Berlin

C. Meneghelli

Fachbereich Mathematik, Universität Hamburg and Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

M. Staudacher

Institut für Physik, Humboldt-Universität, Berlin and MPI für Gravitationsphysik, Albert-Einstein-Institut, Potsdam

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG