DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 12–239 MPP-2012-186 LPN12-139 SFB/CPP-12-99 arXiv:1212.5154 December 2012

Susy-QCD Corrections to Neutralino Pair Production in Association with a Jet

G. Cullen

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Zeuthen

N. Greiner, G. Heinrich

Max-Planck-Institut für Physik, München

ISSN 0418-9833

PLATANENALLEE 6 - 15738 ZEUTHEN