DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 13-008 arXiv:1301.3493 January 2013

Bottom Mass from Nonrelativistic Sum Rules at NNLL

M. Stahlhofen

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG