DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 13–014 HU-EP-12/30 IFIC/13-08 LPN 13-011 SFB/CPP-13-06 arXiv:1303.6415 March 2013

A New Observable to Measure the Top-Quark Mass at Hadron Colliders

S. Alioli

LBNL & UC Berkeley, USA

P. Fernandez, J. Fuster, A. Irles, M. Vos

IFIC, Universitat de València and CSIC, Paterna, Spain

S. Moch

II. Institut für Theoretische Physik, Universität Hamburg and Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Zeuthen

P. Uwer

Humboldt-Universität zu Berlin

ISSN 0418-9833

PLATANENALLEE 6 - 15738 ZEUTHEN