DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 13–018 arXiv:1302.5306 February 2013

Field Distribution Analysis in Deflecting Structures

V. V. Paramonov

Institute for Nuclear Research, Moscow, Russia

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG