DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 13–019 MIT-CTP 4429 arXiv:1303.0958 March 2013

A Model Independent Determination of the B → X_sγ Decay Rate

F. U. Bernlochner

University of Victoria, Victoria, Canada

H. Lacker

Humboldt Universität Berlin, Berlin

Z. Ligeti

Ernest Orlando Lawrence Berkeley National Laboratory, University of California, Berkeley, USA

I. W. Stewart

Center for Theoretical Physics, Massachusetts Institute for Technology, Cambridge, USA

F. J. Tackmann, K. Tackmann

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG