DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 13–030 arXiv:1302.5647 February 2013

Any Light Particle Search II

Technical Design Report

R. Bähre, B. Willke

Albert Einstein Institut, Hannover

B. Döbrich, J. Dreyling-Eschweiler, S. Ghazaryan, R. Hodajerdi, F. Januschek, E.-A. Knabbe, A. Lindner, D. Notz, A. Ringwald, J. E. von Seggern, R. Stromhagen, D. Trines

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

D. Horns

Institut für Experimentalphysik, Universität Hamburg

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG