DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 13–031 arXiv:1302.6510 February 2013

Chiral Superfluidity for the Heayy Ion Collisions

T. Kalaydzhyan

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg and ITEP, Moscow, Russia

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG