DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 13–034 arXiv:1302.6092 February 2013

The HERMES Recoil Detector

HERMES Recoil Detector Group

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG