DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 13–042 IPMU 13-0055 arXiv:1303.1622 March 2013

Focus Point Gauge Mediation in Product Group Unification

F. Brümmer

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

M. Ibe

Kavli IPMU, TODIAS, University of Tokyo, Kashiwa, Japan and ICRR, University of Tokyo, Kashiwa, Japan

T. T. Yanagida

Kavli IPMU, TODIAS, University of Tokyo, Kashiwa, Japan

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG