DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 13–043 FTUAM-13-127 IFT-UAM/CSIC-13-015 MITP/13-015 SFB/CPP-13-18 arXiv:1303.3516 March 2013

Determination of Low-Energy Constants of Wilson Chiral Perturbation Theory

European Twisted Mass Collaboration

ISSN 0418-9833

PLATANENALLEE 6 - 15738 ZEUTHEN