DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON

Ein Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft

DESY 13–050 IPMU 13-0091 arXiv:1305.3392 May 2013

The Gravitational Wave Spectrum from Cosmological B − L Breaking

W. Buchmüller, V. Domcke, K. Kamada

Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg

K. Schmitz

Kavli IPMU (WPI), University of Tokyo, Japan

ISSN 0418-9833

NOTKESTRASSE 85 - 22607 HAMBURG